AlAs110-1.0

z<0.00005 0.00005<z<0.00116 0.00116<z<0.00226 0.00226<z<0.00337 0.00337<z<0.00448 0.00448<z<0.00559 0.00559<z<0.00669 0.00669<z<0.00780 z>0.00780